en	An authentication exception occurred.
bs	Došlo je do autentifikacijskog izuzetka (exception).

en	Authentication credentials could not be found.
bs	Autentifikacijski podaci nisu pronađeni.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
bs	Autentifikacijski zahtjev ne može biti obrađen zbog sistemskog problema.

en	Invalid credentials.
bs	Autentifikacijski podaci su neispravni.

en	Cookie has already been used by someone else.
bs	Neko drugi je već iskoristio ovaj kolačić (cookie).

en	Not privileged to request the resource.
bs	Nemate privilegije potrebne za pristup ovom resursu.

en	Invalid CSRF token.
bs	CSRF žeton (token) je neispravan.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
bs	Nije pronađen autentifikacijski provajder koji bi podržao dati autentifikacijski žeton (token).

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
bs	Nema dostupnih sesija; ili je istekla ili su kolačići (cookies) iksljučeni.

en	No token could be found.
bs	Nije pronađen nijedan žeton (token).

en	Username could not be found.
bs	Korisničko ime nije pronađeno.

en	Account has expired.
bs	Nalog je istekao.

en	Credentials have expired.
bs	Autentifikacijski podaci su istekli.

en	Account is disabled.
bs	Nalog je onemogućen.

en	Account is locked.
bs	Nalog je zaključan.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
bs	Previše neuspješnih pokušaja prijavljivanja, molim pokušajte ponovo kasnije.

en	Invalid or expired login link.
bs	Link za prijavljivanje je istekao ili je neispravan.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
bs	Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovo za %minutes% minuta.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
bs	Previše neuspješnih pokušaja prijave, pokušajte ponovo za %minutes% minutu.|Previše neuspješnih pokušaja prijave, pokušajte ponovo za %minutes% minute.|Previše neuspješnih pokušaja prijave, pokušajte ponovo za %minutes% minuta.