en	An authentication exception occurred.
hr	Došlo je do autentifikacijske iznimke.

en	Authentication credentials could not be found.
hr	Autentifikacijski podaci nisu pronađeni.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
hr	Autentifikacijski zahtjev nije moguće obraditi zbog problema u sustavu.

en	Invalid credentials.
hr	Neispravni autentifikacijski podaci.

en	Cookie has already been used by someone else.
hr	Netko drugi već je upotrijebio kolačić.

en	Not privileged to request the resource.
hr	Nemate ovlasti zatražiti ovaj resurs.

en	Invalid CSRF token.
hr	Neispravan CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
hr	Nije pronađen pružatelj autentifikacije koji podržava autentifikacijski token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
hr	Sesija nije dostupna, istekla je ili kolačići nisu omogućeni.

en	No token could be found.
hr	Token nije pronađen.

en	Username could not be found.
hr	Korisničko ime nije pronađeno.

en	Account has expired.
hr	Račun je istekao.

en	Credentials have expired.
hr	Autentifikacijski podaci su istekli.

en	Account is disabled.
hr	Račun je onemogućen.

en	Account is locked.
hr	Račun je zaključan.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
hr	Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovno kasnije.

en	Invalid or expired login link.
hr	Poveznica za prijavu je istekla ili nije ispravna.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
hr	Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovno za %minutes% minutu.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
hr	Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovno za %minutes% minutu.|Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovno za %minutes% minute.|Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovno za %minutes% minuta.